4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20 30 40 50 60 70 80 90

0.54 MVA; 60 cm

2.16 MVA; 60 cm

2.16 MVA; 80 cm

Initial temperature [K]

Centralfield[T]

Field of E951 Magnets of 60 cm & 80 cm O.D. & 1-sec. Flat Top