0.05

0.07

0.10

0.14

0.2

0.3

0.5

20 40 60 80 100

30 50 70 90

Ratio, ρ/c_p

Resistivity, ρ [μΩcm]

Heat capacity, c_p [J/cm^3K]

Temperature [K] ρ, c_p and ρ/c_p for High-Purity Copper at Very Low Temperature