10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-30 -15 0 15 30 45 60 75

Ideal field

Length = 80 cm

Length = 100 cm

Distance from midplane of magnet [cm]

Relativefield[%]

On-Axis Field of Magnets of 80 cm or 100 cm Length (O.D. = 80 cm)