PLC 5/20

120 V INPUT MOD. 1 120 V INPUT MOD. 2 120 V INPUT MOD. 3 120 V INPUT MOD. 4 120 V OUTPUT MOD. 1,2

120 V OUTPUT MOD. 3,4 24VDC INPUT

24VDC OUTPUT TTL INPUT PLCPS

PSI, VREF. MOD1,2 PSI, VREF. MOD3,4 PSI, IREF.

OFF STBY ON LOCAL CONTROLS

MUON EXPERIMENT POWER SUPPLY CONTROLS RACK

CPU V102 T I M I N G

V108

PANEL VIEW TERMINAL 1400E TO MONITOR INTERLOCKS

WFG VREF. MOD 1,2

MOD 3,4

WFG IREF.

ANALOG INPUT MODULE

ANALOG OUTPUT MODULE

2 VOLTAGE REGULATORS 1 CURRENT REGULATOR 1 BUFFER CARD