radii (cm) length (cm)

0 250 500 750 1000

-100

-50

0

50

100

PPPP

‘‘‘‘‘‘ ‘‘‘‘‘‘‘ ‘ Be Window

Target containment ‘ -27-20 -14

-28 -28 -30 -42 -53

-77 -84 -87 -89