rel interactions

2.49 % radii (cm) length from target end (cm)

-100 -50 0 50 -10

-5

0

5

10

Source

Region

Field center

Field Axis

Fe pole

Shielding

Shielding

aaa aaa

Hg jet

aaaa aaaa aaa aaaa aa aaaa aaaa aaa aaaa aa aaaa aaaa aaa aaaa aa

p beam