a) current baseline

sigma p/p corr 4.4 % emit n 12.2 (mm) mu/p 0.50 corrected kin energy t (ns)

0 200 400 0.0

0.1

0.2

0.3 sigma p/p corr 4.4 %

· · · ··· · · · · · · · · ·

·

· ·

· ·

· · · · · · · · · · ·

·

· · · · ·· · · · ·· ·· · · · · · · ·

·

···· · · · ·· ··· · · · · · · · · · · · · · · ·

·

·· · ·

·

· · ·· ·· ··· · · · ·· · ·· ···

·

· · · · · ··

·

· · ·· · · ·· ·

·· ·· · · ·

·

· · ··· · · · · · · ·

·

· · ·

· ·

· ·· · · ·· · · · ·····

·

· · ·

·

· · ·

·· ·

·

· · · · · · ·· · ····

· ·

· ·· · ···

·

· · · ·

·

· · ·· ·

·

· ·· · · ·· · · · · · · · · ··· · · · · · · · ·

·

· ·

·

· ·· · · · ·· · · · · · · ·

· · · ·· ·

·

· · · · · · · ·

· ·

· · ·· · · · ·

·

·· · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · ·· · ·· · ·· · · · · · · · ···

·

· · · · · · ·

·

· · · · · ··

·

· · · ·· · · · · ··· · · ····· · · ·

· · · · · · · · · · · ·· ·· · · ·

·

· · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · ·

·

· · ·· ·· · · · · ··· · · · · · ·

·

· · ·· · · ·· · ·

·

·

·

·

·

···· · · ··· ·

·

· · · ··

·

· · · · · · ·

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

·

· · · · · · · · · · ·· · · · ·

·

· ·· · ·

· · · · · · · · · · ·· · ··· ·· ·· · ·· · ·

·

· · · · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · ·

·

· · · ·

·

· · ·· · · · · · · ····

·

·· · · · · · · · · · · ·· · ·· ···· · · · · · · ·· · · · · ·· · ·

·

· · · · · · · ·· · ·

·

· · · · ····· · · · ·

·

· · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · ·

·

· · · · · ·· · · · · · · · · ·

· · ·

·

··· ·

·

· ··· · ·· · · · · ·· ·

·

· · ·· · · · · ·· · ·

·

· · ··· · · · · ··· · · · · ··

·

· · · · ··

·

· · · · ·· ·

·

· · · · · · · · · · · ·

· · · · ·

· · · ·· · · ·· · · · · · ·· · · ·

·

· · · · · · · · ·

·

· · · · · · · ·· · ·· · ·· · · · · ·

·

·· ·· · ·· · · · · · ·

·

· · · · · · ··· · · · · · · · · · · ··· ·

·

· · ·

·

· · · · ·· ·

·

· ·· ·· · · · · · ·

·

· · · · · · · ··

·

·

·

· · · ·· · · · · · · · ·· ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · ·· ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · ·

·

· · · · · · · ·· ·

·

· · · · ·

·

· ··· · · ·

· ·

· ·

·

· · · · · · · · · · · · · · · · ·