1375 mm

983 mm

1070 mm

695 mm

S/C Coil

6061 Al Support

Longitudinal Support

40 K Shield

40 K Shield

Cryostat Vessel

695 mm

B Coil A Coils

Cryostat Vessel

Axis of Rotation

6061 Al Support

Longitudinal Support

283 mm

S/C Coil

RF Cavity Vacuum Vessel

325 mm

684 mm

784 mm

Hydrogen Absorber