Z (m)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Emmitance (mm), sigma (mm or cm or MeV)

0 10 20 30 40 50 60 70

Transmission

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 T emittance (mm) sigmaX (mm) sigmaPX (MeV) Transmission