1.0

0.80.60.40.20.0

�

(s c

)/

�

(0)3.5

3.02.52.01.51.00.50.0normalized displacement, sc/sz

Luminosity reduction factor (static hourglass effect) due to longitudinally-displaced collisionsround beams, b*/sz=1