Cold IronSuperconducting CoilMuon Beam b) Cold Iron H Dipole Magnet Room TemperatureMuon Decay ProductEnergy Absorber

300 K Water Channel

100mmCold IronSuperconducting Coil

Room TemperatureMuon Decay ProductEnergy Absorber

Muon Beam a) Cold Iron C Dipole Magnet 300 K Water Channel