0.1

0.2

0.3

0.4

<E> - GeV

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 T(nsec)

0

5 0

1 0 0

1 5 0

I(Amps)

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 T(nsec)

(a)

(b)