2

3

4

5

6

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

Magnetic Induction on the Axis (T)

Distance from the Gap Center (cm)

CASE 3: 1600 mm ID, 150 mm gap CASE 2: 340 mm ID, 150 mm gap CASE 1: 340 mm ID, 400 mm gap