0.0 0.4 0.8 1.2 meters

Bitter Solenoid Coils

Target Water Cooled Energy Absorber

Cryostat Vacuum Vessel

Nb-Ti Capture Coils Water Cooled Heavy Metal Absorber

Nb-Ti Field Shaping Coils

RF Cavity

5 T Channel