TARGET AND PION PRODUCTION^∗

• Target: Cu, Hg (Liquid Ga, lead)

• Studies Π production CODES:

MARS, DPMJET, ARC

• Π spectrum peaks at low energy ≈ 100 MeV/c, large angles

• Capture with SOLENOID

Momentum acceptance p^{max}_⊥ = 0.5eBa ≈ 300 MeV/c Solenoid on target B=20 T, matching section

Bo1+αz^{, followed by decay channel 5 T} ∗ μ+_μ−_{COLLIDER 1}