PRESENT STUDIES :^∗

• (High-energy) E = 4 TeV c-of-m;

L = 1035 cm^−2s^−1

• (Low-energy) E = 0.5 TeV c-of-m;

L = 6 × 1033 cm^−2s^−1

• (Demonstration) E = 0.5 TeV c-of-m;

L = 1 × 1033 cm^−2s^−1

∗ μ+_μ−_{COLLIDER}