AGS Booster g-2

SEB 6.6x10^{21}protons/yr

RHIC

Linac

Spallation Neutron / Muon Collider Target Test 2 MW Beam Power on Target

Linac Upgrade 200 MeV -> 600 MeV 10^{14} -> 2 x 10^{14} ppp

2 GeV AGS Accumulator + 2.5 Hz AGS

AGS-RHIC Complex