Selected region of ct:

sec 25

E(GeV) ct (m)

40 60 80

0.050

0.075

0.100

0.125

0.150

∘ ∘ − −

+

+ + ∘ + ∘ + + + + − +

+

∘ + + ∘ + + ∘ + − + + + + + + + + + + + − ∘ + − + + + −+ + ∘ ∘ + ∘ + + + ∘ ∘

+

∘ + + + ∘ ∘ − + − + + + + − ∘ ∘ + + + + + ∘ + + − − + + ∘ + + + + ∘ ∘ + + ∘ − ∘ +

+ + + + + + + ∘ + + + + + − ∘ + + +

+ + + − ∘ − − − + ∘ + + + + + + + − ∘ ∘ + ∘ ++ + + + ∘ + + ∘ + ++ + ∘ − − + + + ∘ + − + + + ∘ ∘ + ∘ ∘ + ∘ + + + ∘ +∘ ∘ −+∘ + ∘ + + + − + ++ + + ∘ + ∘ ∘ ∘ ∘ ∘ + + + + + + + − + + + + ∘ ∘ + − + ∘

+

+ + + − ∘ + − − + + + + ∘ + + + − ++ + ∘ + +

+ + + + ∘ ∘ ∘ + − − ∘ + + + + ∘ + + − −+ ∘ + +∘ + + + + ∘ ∘+ + + + ∘ ∘ + + − − + + + ∘ ∘ + ∘ ∘ + + + + ∘ +∘ + + + ∘ +∘ ∘ + + + + + ∘ + + ∘ + + ∘ + + + + ∘ ∘ + + + + + + ∘ − ∘ + ∘ ∘ ∘− + ∘ + + − ∘ ∘ − − ∘ + + + ∘ ∘ − + − ∘ + + − ∘ + ∘ + − − + − + + ∘ + +− ∘ + + + + ∘ + + + + + ∘ ++ ∘ + − − ∘ − − + + + ∘ ∘ + + − ∘ + + + + + + ∘ + ∘ + + − ∘ + ∘ + + + +∘ + + + +∘ + ∘ ∘ ∘ ++ − + + + + + ∘ + ∘ + + + ∘ + + + +

∘ + + + + ∘ ∘ + ∘ + ++ + − ∘ + ∘ ∘ + + + + − + + + − + + + +∘ ∘ + ∘ ∘ ∘+ ∘ + ∘ ++ ∘∘ ∘ ∘+ + ∘ + + ++ ∘ ∘ + ∘ + ∘ + +++∘ − + + − + + ∘ + ∘ + + ∘ −+ ∘ ∘ + + + + + ∘ + − ∘ ∘ + + ∘ + + ∘ − + + ∘ + − + + ∘ + + ∘ + − ∘ + ++ + ∘ + − − ∘ − ∘ + ∘ ∘ ∘ + + + + ∘ ∘ − ∘ + ∘ + + + − + + + + ∘ ∘ + + + + + + − + ∘ + + + ∘ + ∘ − + ∘ + − − + ∘ + + + ∘ + + + + − + ∘ ∘ + + − ∘ −− − + + + − + + +∘ + ∘ ∘ + ∘ + ∘ + ∘ + + + + + + + + − ++ ∘ + + + − + + + ∘ + + ∘ ∘ + + ∘ − ∘ ∘ + ∘ + + ∘ + + + + + + ∘ − + ∘ + + + +