Summary of Low Frequency Cavities

Gradients used in various models

Parmela MCMuon ICOOL MCMuon Kirk Palmer Fukui Palmer

Freq < E > MHz MV/m

100 4.5 90 4.2 4 60 3.6 5 8 50 3.3 5 45 3.3 7 30 2.1 4 4 5