8 MUCOOL RF R&D

Open cell cavity design

Be window cavity design

Be window tests LN2 Temp Be Properties

Power source development

π/2 805 MHz Interleaved Cavity

8.1 cm

42 cm

Standing wave linac structure

BNL, FNAL, LBNL, Mississippi

Low power cavity tests

Lab G preparation