2 3 Momentum Spectrometer

1.8 m

65 cm 50 cm

57.30o

30 cm

TPC

TPC

μ 3 T Bent solenoid with superimposed dipole field

Time Projection Chambers measure track trajectories

Bent solenoid provides dispersion