1 9

TPC

TPC

ID

T0

T1

Matching Solenoids

Particle ID

Fast Timing

}

Time-of-Flight

Spectrometer

μ

Momentum

3m

T2

TPC

3 Tesla solenoid channel, (Bore = 30 cm)

Particle ID rejects incoming pions and electrons

Two momentum measurements: Bent solenoid spectrometer + precision time-of-flight

TPC: Position & Direction

Fast cherenkov timing counter -> arrival time