1 0

A contract between Novosibirsk and FNAL exists to develop a 15 cm long liquid lithium lens for antiproton collection (radius = 1 cm, surface field = 13 T, repetition rate = 0.5 Hz).

CY00: Test lens (10^6 pulses) & deliver to FNAL.

Also some prelim. MUCOOL Li lens design studies at ANL.

MUCOOL/Pbar source Liquid Lithium Lens R&D

Year 99 00 01 02

15 cm Lens construction + BINP tests

15 cm tests at FNAL