Steve Geer 22nd July, 1999

MUTAC Review FNAL

MUCOOL Goals & History Ongoing R&D Beam Test Goals

Instrumentation

Beamline

MUCOOL Ionization Cooling R&D

http://www.fnal.gov/projects/muon_collider/cool/cool.html http://www-mucool.fnal.gov/notes/notes.html

Timeline & Costs Summary & Needs