0 25 50 75 100 125 150 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180_{B=0T,24GeV}

B=5T,24GeV B=10T,24GeV B=15T,24GeV B=5T,14GeV B=7T,14GeV B=10T,14GeV B=15T,14GeV Fit,B=0T Fit,B=5T Fit,B=10T Fit,B=15T Fit,B=20T Fit,B=25T

Peak energy deposition (J/g)

Max. filament velocity (m/s)