0 20 40 60 80 0

1

2

3

4_{B=0T,24GeV}

B=5T,24GeV B=10T,24GeV B=15T,24GeV B=0T,14GeV B=5T,14GeV B=10T,14GeV B=15T,14GeV

Averaged energy deposition (J/g)

Distance from nozzle (cm)