0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7_{B=0T, 24GeV}

B=5T, 24GeV B=10T, 24GeV B=15T, 24GeV B=5T, 14GeV B=7T, 14GeV B=10T, 14GeV B=15T, 14GeV Fit, B=0T Fit, B=5T Fit, B=10T Fit, B=15T Fit, B=20T Fit, B=25T

Disruption length (m)

Total energy deposition (10^3 J)